Title: pH

Q: Quelles sont les valeurs extremes du pH ?
A: 0 à 14

Q: Quelle est l'échelle d'une solution acide ?
A: de 0 à 6,99999...

Q: Quelle est l'échelle d'une solution neutre ?
A: 7,00000

Q: Quelle est l'échelle d'une solution basique ?
A: 7,000...1 à 14

Q: Quel est l'ion prédominant dans une solution acide ?
A: hydroxyde H3O+ (ou H+)

Q: Quel est l'ion prédominant dans une solution neutre ?
A: Il n'y en a pas : il y a autant de H3O+ que HO-

Q: Quel est l'ion prédominant dans une solution basique ?
A: hydronium HO-

Q: Comment mesure-t-on un pH ?
A: pH-mètre, papier pH ou indicateur coloré (ex jus de choux rouge)

Q: Que se passe-t-il si on mélange un acide et une base ?
A: c'est dangereux car une forte chaleur est créée.

Q: Que se passe-t-il si on mélange un acide et un métal ?
A: Le métal se transforme en ion et H+ en dihydrogène