Title: tension et intensité

Q: Quelle est l'unité de la tension ?
A: Volt V

Q: Quelle est l'unité de l'intensité ?
A: Ampère A

Q: Comment se mesure l'intensité ?
A: Ampéremètre en série dans une branche.

Q: Qu'est-ce qu'une branche ?
A: partie de circuit entre deux noeuds.

Q: Comment mesurer une tension ?
A: voltmètre en dérivation d'un dipôle

Q: Quelle est la loi des intensités dans un circuit en série ?
A: Dans une branche, l'intensité reste constante.

Q: Quelle est la loi des tensions dans un circuit en série ?
A: Dans une branche, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque récepteur.

Q: Quelle est la loi des intensités dans un circuit en dérivation ?
A: L'intensité parcourue dans la branche principale est égale à la somme des intensités parcourues dans les branches secondaires.

Q: Quelle est la loi des tensions dans un circuit en dérivation ?
A: Tous les dipôles en dérivation du générateur ont la même tension que celle aux bornes du générateur.